
/*******************************************/
/*   数据库全名 = lab_safe_v2              ***/
/*   表名称 = lab_risk_plan_abnormal_desc ***/
/*   添加人：linfutong                   ****/
/*   添加时间：2022-12-10                ****/
/******************************************/
CREATE TABLE `lab_risk_plan_abnormal_desc` (
  `desc_id` BIGINT(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  `group_id` BIGINT(20) DEFAULT NULL COMMENT '风险组',
  `risk_reason` VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '风险事故原因',
  `risk_level` TINYINT(3) DEFAULT NULL COMMENT '风险等级',
  `start_date` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '发生时间',
  `end_date` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '结束时间',
  `risk_duration` BIGINT(20) DEFAULT NULL COMMENT '持续时长(s)',
  `handled_person` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '风险响应人员',
  `internal_person` VARCHAR(255) DEFAULT NULL COMMENT '实验室内人员',
  `record_video` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '现场记录(视频)',
  `create_time` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  `create_by` VARCHAR(20) DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
  `update_time` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',
  `update_by` VARCHAR(20) DEFAULT NULL COMMENT '修改人',
  PRIMARY KEY (`desc_id`)
) ENGINE=INNODB AUTO_INCREMENT=1670642975972 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='风险概况'

/************************************************/
/*     更新表：lab_risk_plan_abnormal_group *****/
/*     添加字段：subject_name、risk_attribute ***/
/*     添加人：linfutong                    ****/
/*     添加时间：2022-12-10                 ****/
/************************************************/

ALTER TABLE lab_risk_plan_abnormal_group ADD subject_name VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '实验室名称';
ALTER TABLE lab_risk_plan_abnormal_group ADD risk_attribute TINYINT(3) DEFAULT NULL COMMENT '预案属性:1-火灾预案、2-非火灾预案';


/************************************************/
/*     更新表：lab_risk_plan_abnormal_group *****/
/*     添加字段：subject_name、risk_attribute ***/
/*     添加人：linfutong                    ****/
/*     添加时间：2022-12-10                 ****/
/************************************************/

ALTER TABLE lab_risk_plan_abnormal_log ADD risk_plan_level_id bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '预案级别id';
ALTER TABLE lab_risk_plan_abnormal_log ADD risk_plan_level_name varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '预案级别名称';
ALTER TABLE lab_risk_plan_abnormal_log ADD risk_plan_level tinyint(3) DEFAULT NULL COMMENT '预案级别（1低风险 2中风险 3较高风险 4高风险）';
ALTER TABLE lab_risk_plan_abnormal_log ADD risk_attribute tinyint(3) DEFAULT NULL COMMENT '预案属性:1-火灾预案、2-非火灾预案';